INPUT: Connected.inm
MODNAME: apmain
RUNID: Connected
NEW_RUNID: Connected
OLD_RUNID: Connected
PDF: Connected.appdf
USERNAME: CTO
XMOD: C:\Program Files\AspenTech\Aspen Plus V7.3.2\Engine\xeq\apmain
SPONLY:
