INPUT: Unconnected.inm
MODNAME: apmain
RUNID: Unconnected
NEW_RUNID: Unconnected
OLD_RUNID: Unconnected
PDF: Unconnected.appdf
USERNAME: MICHEL PONS
XMOD: C:\Program Files\AspenTech\Aspen Plus 2006.5\Engine\xeq\apmain
SPONLY:
